<template>
  <MaintenanceMode
    title="Metadatos"
    description="La visualización de metadatos de tablas está temporalmente deshabilitada."
    icon="i-lucide-database"
    technical-info="Servicio de metadatos en proceso de reconfiguración para nueva fuente de datos."
  />
</template>

<script setup lang="ts">
definePageMeta({
  layout: 'dashboard',
  title: 'Metadatos'
})
</script>
